InS_StArT
NE2.COM
1.1
^Novell Ethernet NE/2,NE2.COM,00M000,7154
^Eagle NE/2,NE2.COM,00M000,7154
^Eagle NE/2T,NE2.COM,00M000,7154
!R00M000(SLOT)Slot
1
2
3
4
5
6
7
8
$O00M000(NODE ADDRESS)Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*R00M000(FRAME)Frame Type
@ETHERNET_802.2
ETHERNET_802.3
ETHERNET_II
ETHERNET_SNAP
InS_EnD
