InS_StArT
NTR2000.COM
1.1
^Novell NTR2000 Token-Ring Adapter,NTR2000.COM,IE0000
^IBM Token-Ring Network Adapter II & 16/4 Adapter,NTR2000.COM,IE0000
^IBM Token-Ring Network Adapter/A,NTR2000.COM,00M,E000000
^IBM Token-Ring Network 16/4 Adapter/A,NTR2000.COM,00M000,E001
^Microdyne NTR2000 Token-Ring Adapter,NTR2000.COM,IE0000
!RIE0000(PORT)
@A20
A24
$OIEM000(NODE ADDRESS)
0
FFFFFFFFFFFF
$OIEM000(MAX FRAME SIZE)Maximum Frame Size
?Select the maximum frame size for the adapter.
638
17960
@4222
*RIEM000(FRAME)
@TOKEN-RING MSB
TOKEN-RING LSB
TOKEN-RING_SNAP MSB
TOKEN-RING_SNAP LSB
InS_EnD
