InS_StArT
SMC8332.COM
1.0
^SMC TokenCard Elite Master32 EISA Adapter,SMC8332.COM,0E0
?Please select the options that match your board's settings.
!R0E0 (SLOT) Slot
1
2
3
4
5
6
7
8
!O0E0 (NODE ADDRESS) Override Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
!OIEM (MAX FRAME SIZE) Maximum Frame Size
278
4628
8192
12464
17960
InS_EnD
